\[\int_{-\infty}^{\infty}{\operatorname{Ai}}^{2}\left(t\right)\operatorname{Bi}%
\left(t\right)\,\mathrm{d}t=\frac{{\Gamma}^{2}\left(\frac{1}{3}\right)}{4\sqrt%
{3}\pi^{2}}.\]