$u(\phi)=\sqrt{\dfrac{\Delta^{1/2}(\phi)}{2}}\left(\dfrac{1}{\sqrt{f_{+}^{%
\prime\prime}(\phi)}}+\dfrac{1}{\sqrt{-f_{-}^{\prime\prime}(\phi)}}\right),$