${\Phi_{s}}^{(\mathrm{U})}\left(-i\frac{\partial}{\partial x},-i\frac{\partial}%
{\partial y};\mathbf{x}\right)\Psi^{(\mathrm{U})}\left(\mathbf{x}\right)=0,$