\[w(z;-\nu^{2}\lambda,0,\nu^{2}(\lambda^{2}-4\kappa\mu),0)=\dfrac{z^{\nu-1}}{%
\kappa z^{2\nu}+\lambda z^{\nu}+\mu},\]