\[\frac{{\mathrm{d}}^{2}w}{{\mathrm{d}z^{\prime}}^{2}}+(h^{\prime}-\nu(\nu+1){k^%
{\prime}}^{2}{\operatorname{sn}}^{2}\left(z^{\prime},k^{\prime}\right))w=0.\]