\[(m+1)D^{\pm}_{m+1}+{\left((m+\tfrac{1}{2})^{2}\pm(m+\tfrac{1}{4})8\mathrm{i}h+%
2h^{2}-a\right)D^{\pm}_{m}}\pm(m-\tfrac{1}{2})\left(8\mathrm{i}hm\right)D_{m-1%
}^{\pm}=0,\]