\[\begin{aligned} z_{1}&=2.10985\;99098\;8,\\
z_{3}&=2.15673\;49098\;8,\\
Z_{1}&=0.00977\;77253\;5,\end{aligned}\quad\begin{aligned} z_{2}&=2.12548\;490%
98\;8,\\
A&=2.13069\;32432\;1,\\
Z_{2}&=0.00244\;44313\;4,\end{aligned}\\
{Z_{3}=-Z_{1}-Z_{2}=-0.01222\;21566\;9,}\\
{E_{2}=\Sci{-1.25480\;14}{-4},\quad E_{3}=\Sci{-2.9212}{-7}.}\]