\[{\mathrm{e}}^{-\frac{1}{2}x}\left|L^{(\alpha)}_{n}\left(x\right)\right|\leq L^%
{(\alpha)}_{n}\left(0\right)=\frac{{\left(\alpha+1\right)_{n}}}{n!},\]