\[\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{n}n^{\frac{1}{2}}}{2^{2n}n!}H_{2n}\left(\frac{z}{%
2n^{\frac{1}{2}}}\right)=\frac{1}{{\pi}^{\frac{1}{2}}}\cos z,\]