\[\boldsymbol{Q}_{\nu}\left(x\right)=-\frac{\ln\left(x-1\right)}{2\Gamma\left(%
\nu+1\right)}+\frac{\frac{1}{2}\ln 2-\gamma-\psi\left(\nu+1\right)}{\Gamma%
\left(\nu+1\right)}+O\left(\left(x-1\right)\ln\left(x-1\right)\right),\]