\[P^{-1/2}_{\nu}\left(\cosh\xi\right)=\left(\frac{2}{\pi\sinh\xi}\right)^{1/2}%
\frac{\sinh\left(\left(\nu+\frac{1}{2}\right)\xi\right)}{\nu+\frac{1}{2}},\]