\[\mathsf{Q}^{-1/2}_{\nu}\left(\cos\theta\right)=\left(\frac{\pi}{2\sin\theta}%
\right)^{1/2}\frac{\cos\left(\left(\nu+\frac{1}{2}\right)\theta\right)}{\nu+%
\frac{1}{2}}.\]