\[\mathscr{W}\left\{\mathsf{P}^{\mu}_{\nu}\left(x\right),\mathsf{Q}^{\mu}_{\nu}%
\left(x\right)\right\}=\frac{\Gamma\left(\nu+\mu+1\right)}{\Gamma\left(\nu-\mu%
+1\right)\left(1-x^{2}\right)},\]