\[\mathscr{W}\left\{P^{\mu}_{\nu}\left(x\right),Q^{\mu}_{\nu}\left(x\right)%
\right\}=-e^{\mu\pi i}\frac{\Gamma\left(\nu+\mu+1\right)}{\Gamma\left(\nu-\mu+%
1\right)\left(x^{2}-1\right)},\]