\[\int_{-1}^{1}\mathsf{P}_{\nu}\left(x\right)\mathsf{Q}_{\nu}\left(x\right)\,%
\mathrm{d}x=-\frac{\sin\left(2\nu\pi\right)\psi'\left(\nu+1\right)}{\pi(2\nu+1%
)},\]