\[P^{-\mu}_{\nu}\left(x\right)=\frac{\left(x^{2}-1\right)^{-\mu/2}}{\Gamma\left(%
\mu\right)}\int_{1}^{x}P_{\nu}\left(t\right)(x-t)^{\mu-1}\,\mathrm{d}t,\]