\[\Phi(\kappa,\mu,x)=\left(\frac{\mu^{2}\zeta^{2}-2\kappa\mu+2\mu^{2}}{x^{2}-4%
\kappa x+4\mu^{2}}\right)^{\frac{1}{4}}\sqrt{x},\]