\[\frac{{\mathrm{d}}^{2}W}{{\mathrm{d}z}^{2}}+\left(-\frac{1}{4}+\frac{\kappa}{z%
}+\frac{\frac{1}{4}-\mu^{2}}{z^{2}}\right)W=0.\]