\[l(\mu)=\sqrt{2}e^{\frac{1}{8}\pi\mu^{2}}e^{i(\frac{1}{2}\phi_{2}-\frac{1}{8}%
\pi)}g(\mu e^{-\frac{1}{4}\pi i}),\]