\[\int x^{1+\nu}f_{\nu}\,\mathrm{d}x=-\frac{x^{1+\nu}}{\sqrt{2}}(f_{\nu+1}-g_{%
\nu+1})=-x^{1+\nu}\left(\frac{\nu}{x}g_{\nu}-g_{\nu}^{\prime}\right),\]