\[\operatorname{Ki}_{\alpha}\left(0\right)=\frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{1}{%
2}\alpha\right)}{2\Gamma\left(\frac{1}{2}\alpha+\frac{1}{2}\right)},\]