\[I_{\nu}\left(z\right)=\tfrac{1}{2}e^{\mp\nu\pi i/2}\left({H^{(1)}_{\nu}}\left(%
ze^{\pm\pi i/2}\right)+{H^{(2)}_{\nu}}\left(ze^{\pm\pi i/2}\right)\right),\]