\[{H^{(1)}_{\nu}}'\left(z\right)\sim i\left(\frac{2}{\pi z}\right)^{\frac{1}{2}}%
e^{i\omega}\sum_{k=0}^{\infty}i^{k}\frac{b_{k}(\nu)}{z^{k}},\]