\[J_{\nu}\left(z\right)=\frac{(\tfrac{1}{2}z)^{\nu}e^{\mp iz}}{\Gamma\left(\nu+1%
\right)}M\left(\nu+\tfrac{1}{2},2\nu+1,\pm 2iz\right),\]