\[|J_{\nu}\left(\nu x\right)|\leq\frac{x^{\nu}\exp\left(\nu(1-x^{2})^{\frac{1}{2%
}}\right)}{\left(1+(1-x^{2})^{\frac{1}{2}}\right)^{\nu}},\]